-- Migration 109: Dokumentiert den 30→90 Tage Bugfix im Nightly-Matcher
-- Dieser SQL ist reine Dokumentation — die eigentliche Änderung ist in scheduler.ts

COMMENT ON TABLE transceiver_equivalences IS
  'Flexoptix-zentrierter Equivalenz-Graph: flexoptix_id = Referenz-Anker,
   competitor_id = äquivalentes Konkurrenzprodukt.
   Status: pending (review nötig), auto_approved (Confidence ≥0.73),
   approved (manuell), rejected (explizit ausgeschlossen).
   KRITISCH: Matcher nutzt 90-Tage-Fenster (war: 30 Tage) damit Vendors
   mit seltener Preisbeobachtung (ATGBICS/NADDOD/10Gtek/ShopFiber24) gefunden werden.';
